University of California HEP

5233 Broida Hall

Santa Barbara, CA 93106

Project: TRIGLOGC

Macro: WISPOS1

Date: 10/26/99

Date Last Modified: 11/30/99

WISP Stretching is required since they may be >20us lator than triggers

H1

FULLSHOT1

C L E A R

CLK

OCIN

T 0 T 1 T 2 T 3 T 4

OSOUT

H2

FULLSHOT1

C L E A R

CLK

OCIN

T 0 T 1 T 2 T 3 T 4

OSOUT

H3

FULLSHOT1

C L E A R

CLK

OCIN

T 0 T 1 T 2 T 3 T 4

OSOUT

H4

FULLSHOT1

C L E A R

CLK

OCIN

T 0 T 1 T 2 T 3 T 4

OSOUT

H5

FULLSHOT1

C L E A R

CLK

OCIN

T 0 T 1 T 2 T 3 T 4

OSOUT

H6

FULLSHOT1

C L E A R

CLK

OCIN

T 0 T 1 T 2 T 3 T 4

OSOUT

WISPOUT[5:0]

WISPOUT[5:0]

WISPIN[5:0]

WISPOUT0

WISPOUT1

WISPOUT2 WISPOUT5

WISPOUT4

WISPOUT3

WISPIN1

WISPIN2

WISPIN0

WISPIN5

WISPIN4

WISPIN3

CLEAR

CLK

T0 T1 T2 T3 OSC_SEL