A

A

1 1

1 KHZCLK.

LIVE FF

GLOBAL TRIGGER FF

P1 96 PIN HPIB BACKPLANE CONN.

VETO Enabl e FF VETO FRACTION COUNTER 64<N<16320

TRIGGER LOGIC BD. BLK. DIAG. GLOBAL 2-99 E

U C S B H E P

Santa Barbara, CA CDMS 2 B 1 1 Friday, June 16, 2000

Size Document Number Rev

Date: Sheet of

VCC

VCC

5 US

VETO

PRESETTABLE DOWN CTR. A B C D CLK

CO LOAD

VETO PRE-CTR

CLK RST Q5 Q6 Q7 D0 D1 D2 D3 CLK CLR

Q0 Q1 Q2 Q3

ORDINAL NUMBER CTR.

CLK RST Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

ONESHOT

+T Q

Q

D CLK Q S

D CLK Q

R

D CLK Q

Q R

TRIG. ENABLE

LIVE CLK OUT

GLOBALTRIG.

RANDOM TRIG.

VETO_IN

REAL CLK. OUT

VETO OUT

SPARE TRIG.

RTF_WRITE

RTF_READ

RTF DATA BUSS

POWER-UP

RTF DATA BUSS

RTF WRITE

ON 0 ON 1 ON 2 ON 4

ISR TRIG

TOWER TRIG A TOWER TRIG B TOWERTRIG C TOWERTRIG D TOWER TRIG E TOWERTRIG F TOWER TRIG G

ON 5 ON 6 ON 7