0.00 0.21 0.27 0.27 0.28 0.29 0.27 0.27 0.28 0.28

0.00 0.13 0.23 0.25 0.28 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27

0.00 0.25 0.28 0.30 0.29 0.29 0.28 0.29 0.27 0.28

0.00 0.25 0.27 0.32 0.33 0.32 0.35 0.32 0.34 0.32

0.00 0.26 0.27 0.28 0.29 0.27 0.29 0.31 0.27 0.29

0.28 0.27 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.27 0.26

0.33 0.33 0.30 0.28 0.31 0.30 0.30 0.29 0.31 0.26

0.30 0.43 0.40 0.40 0.42 0.40 0.39 0.39 0.40 0.35

0.54 0.49 0.49 0.49 0.49 0.50 0.48 0.50 0.48 0.45

1.13 0.65 0.52 0.57 0.59 0.55 0.55 0.58 0.58 0.58

Pt (GeV)

10^210 η

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Tx_Tx