0.00 0.98 1.05 1.07 1.10 1.11 1.10 1.06 1.09 1.06

0.00 0.48 1.03 0.95 1.23 1.27 1.63 1.50 1.99 2.79

0.00 1.02 1.05 1.11 1.13 1.11 1.09 1.05 1.04 1.04

0.00 1.05 1.13 1.36 1.71 2.03 1.25 1.15 1.08 1.06

0.00 0.99 1.00 1.01 1.01 1.01 1.03 1.01 0.99 0.96

0.48 0.98 0.95 0.91 0.91 0.93 0.92 0.95 0.94 0.94

1.01 1.03 0.93 0.92 0.93 0.94 0.98 0.87 0.96 0.90

0.95 0.96 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99 0.96 0.97 0.95

1.01 0.92 0.90 0.89 0.91 0.93 0.93 1.00 0.94 0.96

2.11 0.83 0.81 0.87 0.96 0.94 0.90 0.99 1.01 0.93

Pt (GeV)

10^210 η

0

0.5

1

1.5

2

2.5 q/pq/p