0.00 0.99 1.01 1.01 1.00 0.99 1.01 1.00 1.02 1.00

0.00 0.99 1.01 0.95 1.04 1.03 0.99 0.98 1.02 1.04

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.01 1.01

0.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01

0.00 1.01 0.99 0.99 1.00 0.97 1.02 1.00 1.00 1.00

0.95 1.01 1.00 1.02 1.00 0.98 1.03 1.00 1.02 1.01

1.04 1.00 0.95 0.98 1.00 1.00 0.98 1.03 1.02 0.99

1.06 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 1.05 1.04 1.02

0.92 0.92 0.91 0.95 0.96 0.99 0.99 1.00 1.01 1.05

0.80 0.70 0.68 0.72 0.80 0.85 0.86 0.88 0.97 1.05

Pt (GeV)

10^210 η

0

0.5

1

1.5

2

2.5 λ