0.00 0.86 0.80 0.74 0.76 0.76 0.77 0.77 0.77 0.79

0.00 0.51 0.72 0.74 0.77 0.83 0.82 0.76 0.75 0.80

0.00 0.84 0.74 0.71 0.72 0.73 0.73 0.73 0.76 0.75

0.00 0.79 0.73 0.75 0.76 0.77 0.78 0.74 0.75 0.74

0.00 0.79 0.71 0.72 0.71 0.70 0.73 0.73 0.70 0.73

0.48 0.74 0.68 0.68 0.67 0.68 0.69 0.70 0.76 0.73

0.73 0.65 0.58 0.58 0.63 0.58 0.64 0.59 0.68 0.57

0.58 0.55 0.51 0.51 0.54 0.50 0.54 0.53 0.58 0.55

0.56 0.33 0.31 0.31 0.33 0.34 0.34 0.37 0.38 0.36

0.38 0.18 0.17 0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 0.25 0.19

Pt (GeV)

10^210 η

0

0.5

1

1.5

2

2.5 ϕ