0.00 1.25 1.45 1.59 1.62 1.70 1.74 1.74 1.78 1.91

0.00 1.31 1.40 1.40 1.50 1.59 1.75 1.62 1.62 2.00

0.00 1.30 1.49 1.62 1.65 1.65 1.69 1.76 1.79 1.94

0.00 1.23 1.44 1.61 1.66 1.80 1.80 1.90 1.91 2.20

0.00 1.14 1.39 1.41 1.51 1.55 1.68 1.66 1.65 1.68

0.79 1.07 1.23 1.31 1.36 1.36 1.37 1.33 1.31 1.31

0.96 1.20 1.41 1.40 1.46 1.44 1.39 1.40 1.37 1.44

0.90 1.27 1.55 1.60 1.66 1.62 1.55 1.55 1.42 1.50

0.77 1.22 1.60 1.78 1.86 1.92 1.91 1.88 1.82 1.88

0.77 0.95 1.38 1.61 1.85 1.88 1.93 1.93 1.91 1.88

Pt (GeV)

10^210 η

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Ty_Ty