0.00 0.51 0.83 0.89 0.81 0.76 0.66 0.65 0.64 0.66

0.00 0.50 0.96 1.12 1.08 1.05 0.98 0.95 0.95 0.98

0.00 0.56 0.78 0.85 0.82 0.75 0.71 0.69 0.66 0.68

0.00 0.51 1.00 1.21 1.17 1.14 1.06 0.98 0.96 0.97

0.00 0.47 0.61 0.64 0.65 0.66 0.67 0.69 0.66 0.75

2.45 0.60 0.63 0.63 0.63 0.62 0.60 0.59 0.59 0.65

0.64 0.79 0.85 0.82 0.84 0.84 0.77 0.74 0.72 0.76

0.70 1.09 1.23 1.21 1.19 1.22 1.14 1.10 1.05 1.15

1.27 1.86 1.97 2.02 1.92 1.84 1.78 1.69 1.64 2.00

4.72 3.80 2.90 2.76 2.65 2.40 2.26 2.34 2.36 3.42

Pt (GeV)

10^210 η

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Tx_Tx