0.00 1.84 3.03 3.66 3.22 2.96 2.45 2.36 2.04 2.14

0.00 5.03 4.90 6.55 5.89 6.19 5.34 6.35 6.50 6.30

0.00 2.01 3.07 3.48 3.39 3.11 2.85 2.65 2.32 2.14

0.00 1.99 3.95 4.51 3.76 3.65 3.06 2.85 2.23 2.04

0.00 2.01 2.30 2.25 2.06 1.96 1.88 1.85 1.72 1.87

5.85 2.33 2.21 1.96 1.94 1.84 1.70 1.72 1.71 1.82

1.85 2.25 2.03 1.90 1.84 1.90 1.74 1.67 1.62 1.72

1.72 2.30 2.28 2.01 1.85 1.88 1.71 1.71 1.57 1.56

2.19 2.52 2.19 2.10 1.94 1.89 1.85 1.77 1.65 1.99

4.59 2.93 2.07 1.87 1.85 1.65 1.57 1.57 1.55 2.46

Pt (GeV)

10^210 η

0

0.5

1

1.5

2

2.5 q/pq/p