0.00 2.09 2.02 1.93 1.68 1.54 1.55 1.50 1.39 1.52

0.00 2.84 2.29 2.39 2.24 1.89 1.83 1.77 1.72 2.04

0.00 1.79 1.67 1.55 1.52 1.42 1.41 1.38 1.43 1.43

0.00 1.74 2.09 2.01 1.93 1.87 1.70 1.69 1.64 1.66

0.00 1.37 1.37 1.37 1.39 1.40 1.40 1.37 1.40 1.60

2.13 1.52 1.59 1.53 1.57 1.57 1.53 1.49 1.50 1.67

1.68 1.43 1.34 1.42 1.43 1.42 1.40 1.34 1.38 1.53

1.31 1.25 1.07 1.10 1.10 1.07 1.08 1.04 1.10 1.27

1.42 1.36 1.24 1.24 1.16 1.11 1.05 0.99 1.00 1.16

1.85 1.26 1.03 0.95 0.87 0.80 0.79 0.72 0.75 1.07

Pt (GeV)

10^210 η

0

0.5

1

1.5

2

2.5 ϕ