0.00 2.17 2.42 2.44 2.21 2.00 1.84 1.79 1.70 1.82

0.00 4.33 3.15 3.36 2.93 2.64 2.28 2.50 2.31 2.53

0.00 1.91 2.14 2.06 2.04 1.90 1.82 1.77 1.79 1.83

0.00 1.75 2.76 2.95 2.82 2.80 2.38 2.38 2.20 2.31

0.00 1.50 1.63 1.66 1.69 1.68 1.67 1.65 1.64 1.84

1.69 1.72 1.85 1.74 1.75 1.67 1.67 1.61 1.63 1.77

1.59 1.74 1.72 1.74 1.76 1.68 1.65 1.55 1.53 1.62

1.52 1.53 1.67 1.60 1.62 1.59 1.57 1.54 1.55 1.68

1.36 1.23 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.29 1.31 1.63

1.78 1.21 0.98 0.92 0.95 0.97 0.96 1.07 1.18 1.67

Pt (GeV)

10^210 η

0

0.5

1

1.5

2

2.5 ϕ