0.00 1.02 1.06 1.10 1.11 1.13 1.15 1.16 1.26 1.39

0.00 1.13 1.01 1.05 1.02 1.11 1.18 1.12 1.26 1.49

0.00 1.18 1.11 1.10 1.11 1.09 1.11 1.20 1.23 1.36

0.00 1.12 1.20 1.16 1.13 1.14 1.18 1.22 1.29 1.43

0.00 1.09 1.03 1.01 1.05 1.05 1.14 1.12 1.14 1.27

0.89 1.02 1.00 1.03 0.97 0.99 1.06 1.07 1.09 1.16

1.08 1.17 1.02 1.03 1.03 1.02 1.06 1.11 1.10 1.19

1.26 1.27 1.12 1.02 1.02 1.04 1.09 1.14 1.11 1.20

1.42 1.33 1.07 1.03 1.01 1.03 1.06 1.12 1.18 1.34

2.23 1.55 1.10 1.02 1.02 1.09 1.08 1.12 1.23 1.31

Pt (GeV)

10^210 η

0

0.5

1

1.5

2

2.5 λ