0.00 1.28 1.63 1.87 1.94 2.05 2.13 2.10 2.17 2.27

0.00 1.37 1.61 1.63 1.70 1.88 1.97 1.84 1.91 2.23

0.00 1.42 1.75 1.93 1.99 2.00 2.05 2.13 2.19 2.40

0.00 1.25 1.68 1.89 1.99 2.12 2.16 2.30 2.36 2.60

0.00 1.16 1.56 1.69 1.84 1.93 2.03 1.99 1.93 2.01

0.94 0.99 1.30 1.46 1.54 1.53 1.57 1.48 1.49 1.46

0.90 1.19 1.54 1.60 1.72 1.67 1.64 1.63 1.60 1.65

0.80 1.22 1.71 1.91 2.02 1.98 1.92 1.91 1.67 1.79

0.72 0.96 1.37 1.73 1.98 2.16 2.27 2.31 2.30 2.34

0.51 0.56 0.82 1.07 1.32 1.49 1.73 1.94 2.13 2.31

Pt (GeV)

10^210 η

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Ty_Ty