0.00 0.82 1.31 1.40 1.27 1.18 1.04 1.00 1.00 1.03

0.00 0.79 1.56 1.77 1.67 1.53 1.47 1.39 1.45 1.43

0.00 0.89 1.25 1.34 1.28 1.17 1.11 1.09 1.03 1.09

0.00 0.81 1.58 1.85 1.83 1.73 1.64 1.53 1.50 1.47

0.00 0.75 0.96 1.05 1.07 1.09 1.12 1.14 1.08 1.27

5.63 0.94 1.04 1.03 1.05 1.02 1.02 0.99 0.99 1.08

1.11 1.33 1.40 1.43 1.44 1.45 1.33 1.29 1.26 1.36

1.18 1.72 2.02 2.03 1.98 2.12 1.96 2.00 1.98 2.15

1.67 2.34 2.46 2.53 2.43 2.34 2.25 2.20 2.16 2.68

3.76 2.86 2.23 2.11 2.03 1.80 1.76 1.79 1.74 2.75

Pt (GeV)

10^210 η

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Tx_Tx