0.00 1.90 1.55 1.41 1.23 1.19 1.19 1.19 1.08 1.15

0.00 2.67 1.70 1.57 1.35 1.39 1.32 1.24 1.23 1.32

0.00 1.59 1.34 1.24 1.21 1.15 1.16 1.10 1.15 1.12

0.00 1.52 1.46 1.32 1.29 1.27 1.27 1.25 1.16 1.23

0.00 1.34 1.14 1.10 1.08 1.08 1.10 1.05 1.09 1.27

3.74 1.34 1.25 1.20 1.20 1.20 1.27 1.21 1.28 1.42

1.82 1.46 1.20 1.13 1.11 1.14 1.08 1.13 1.13 1.19

1.06 1.27 1.22 1.15 1.08 1.09 1.04 1.01 1.02 1.05

0.91 0.98 0.97 0.98 0.94 0.91 0.88 0.83 0.80 0.90

1.68 1.23 1.07 1.01 0.95 0.87 0.84 0.80 0.81 1.16

Pt (GeV)

10^210 η

0

0.5

1

1.5

2

2.5 ϕ