0.00 1.03 1.06 1.10 1.11 1.13 1.15 1.15 1.27 1.39

0.00 1.11 0.99 1.04 1.03 1.10 1.18 1.12 1.26 1.48

0.00 1.16 1.11 1.09 1.11 1.09 1.11 1.20 1.24 1.36

0.00 1.10 1.20 1.16 1.13 1.15 1.17 1.21 1.29 1.42

0.00 1.09 1.03 1.02 1.04 1.05 1.14 1.11 1.14 1.26

0.96 1.01 1.00 1.02 0.97 0.99 1.07 1.07 1.09 1.16

1.13 1.15 1.00 1.02 1.02 1.03 1.05 1.11 1.10 1.15

1.00 1.15 1.02 0.95 0.98 1.00 1.07 1.12 1.11 1.19

0.67 0.67 0.65 0.71 0.76 0.81 0.88 0.95 1.03 1.20

0.79 0.58 0.54 0.56 0.65 0.73 0.77 0.85 0.97 1.14

Pt (GeV)

10^210 η

0

0.5

1

1.5

2

2.5 λ