0.00 2.07 2.68 2.86 2.53 2.34 2.09 2.05 1.95 2.02

0.00 3.67 3.67 3.88 3.69 3.02 3.23 3.06 3.30 3.57

0.00 1.95 2.48 2.56 2.52 2.29 2.18 2.10 2.09 2.09

0.00 1.85 3.36 3.59 3.43 3.47 2.97 2.91 2.64 2.77

0.00 1.61 1.93 1.93 1.88 1.95 1.76 1.76 1.83 2.01

2.40 1.89 2.14 2.06 2.03 1.92 1.87 1.77 1.63 1.93

1.58 2.00 2.14 2.13 1.96 2.05 1.82 1.83 1.59 2.04

1.88 1.98 2.21 2.02 1.83 1.91 1.80 1.77 1.63 1.89

1.72 2.37 2.21 2.14 2.04 1.91 1.91 1.77 1.73 2.39

3.34 3.18 2.47 2.10 2.01 1.88 1.75 1.66 1.78 2.91

Pt (GeV)

10^210 η

0

0.5

1

1.5

2

2.5 ϕ