h_peaktimeavesub

Entries 512 Mean 257.1 RMS 147.8

100 200 300 400 500

-100

-80

-60

-40

-20

0

20 Peak InvOn

Ave Sub Peak Time h_peaktimeavesub

Entries 512 Mean 255.1 RMS 147.8

100 200 300 400 500

-100

-80

-60

-40

-20

0

20 h_peaktimeavesub

Peak InvOff

Ave Sub Peak Time

h_peaktimeavesub

Entries 512 Mean 255.6 RMS 148.2

100 200 300 400 500

-100

-80

-60

-40

-20

0

20 Dec InvOn

Ave Sub Peak Time h_peaktimeavesub

Entries 512 Mean 255.5 RMS 148.1

100 200 300 400 500

-100

-80

-60

-40

-20

0

20 h_peaktimeavesub

Dec InvOff

Ave Sub Peak Time

Unknown; Record1; 2003-11-12 15:18:46